% Table created by stargazer v.5.2.2 by Marek Hlavac, Harvard University. E-mail: hlavac at fas.harvard.edu
% Date and time: Fri, Jul 23, 2021 - 12:30:08 PM
\begin{tabular}{@{\extracolsep{5pt}}lccc} 
\\[-1.8ex]\hline 
\hline \\[-1.8ex] 
 & \multicolumn{3}{c}{\textit{Dependent variable:}} \\ 
\cline{2-4} 
\\[-1.8ex] & log(Fold Change) & \ptmem~\% & $\Updelta$CD4+ \% \\ 
\\[-1.8ex] & (1) & (2) & (3)\\ 
\hline \\[-1.8ex] 
 Activation Method [DMS] & 0.903$^{***}$ & 0.048$^{*}$ & 0.011 \\ 
  Bioreactor [Grex] & $-$1.623$^{***}$ & $-$0.277$^{***}$ & 0.242$^{***}$ \\ 
  Constant & 2.555$^{***}$ & 0.309$^{***}$ & $-$0.378$^{***}$ \\ 
 \hline \\[-1.8ex] 
Observations & 162 & 162 & 162 \\ 
R$^{2}$ & 0.440 & 0.317 & 0.177 \\ 
Adjusted R$^{2}$ & 0.433 & 0.308 & 0.167 \\ 
Residual Std. Error (df = 159) & 0.827 & 0.144 & 0.172 \\ 
F Statistic (df = 2; 159) & 62.589$^{***}$ & 36.884$^{***}$ & 17.111$^{***}$ \\ 
\hline 
\hline \\[-1.8ex] 
\textit{Note:}  & \multicolumn{3}{r}{$^{*}$p$<$0.1; $^{**}$p$<$0.05; $^{***}$p$<$0.01} \\ 
\end{tabular} 