% Table created by stargazer v.5.2.2 by Marek Hlavac, Harvard University. E-mail: hlavac at fas.harvard.edu
% Date and time: Fri, Aug 13, 2021 - 04:48:45 PM
\begin{tabular}{@{\extracolsep{5pt}}lccc} 
\\[-1.8ex]\hline 
\hline \\[-1.8ex] 
%  & \multicolumn{3}{c}{\textit{Dependent variable:}} \\ 
% \cline{2-4} 
\\[-1.8ex] & log(Fold Change) & \ptmemp{} & \dpthp{} \\ 
% \\[-1.8ex] & (1) & (2) & (3)\\ 
\hline \\[-1.8ex] 
 Activation Method [DMS] & 0.840$^{***}$ & 0.060$^{***}$ & 0.007 \\ 
  Bioreactor [Grex] & $-$1.676$^{***}$ & $-$0.262$^{***}$ & 0.242$^{***}$ \\ 
  Constant & 2.640$^{***}$ & 0.288$^{***}$ & $-$0.376$^{***}$ \\ 
 \hline \\[-1.8ex] 
% Observations & 177 & 177 & 177 \\ 
R$^{2}$ & 0.437 & 0.292 & 0.179 \\ 
Adjusted R$^{2}$ & 0.431 & 0.284 & 0.169 \\ 
% Residual Std. Error (df = 174) & 0.803 & 0.143 & 0.165 \\ 
% F Statistic (df = 2; 174) & 67.576$^{***}$ & 35.945$^{***}$ & 18.937$^{***}$ \\ 
\hline 
\hline \\[-1.8ex] 
\textit{Note:}  & \multicolumn{3}{r}{$^{*}$p$<$0.1; $^{**}$p$<$0.05; $^{***}$p$<$0.01} \\ 
\end{tabular} 
