\begin{verbatim}
###Biotin washing###


---Stage 1---

initial bulk concentration          = 879.6421 nM
final bulk concentration            = 986.9753 nM
bulk percent change                 = 10.875%
initial carrier concentration       = 10000 nM
initial carrier amount              = 1.3197 nmol
initial bulk amount                 = 8.6803 nmol

final time to equilibrium     = 3 min
Total removed from carriers   = 1.1882 nmol
Total remaining in carriers   = 0.13145 nmol
Total remaining in bulk       = 9.8686 nmol
Percent removed from carriers = 90.0394 %

---Stage 2---

initial bulk concentration          = 58.4119 nM
final bulk concentration            = 69.8638 nM
bulk percent change                 = 16.3917%
initial carrier concentration       = 996.0629 nM
initial carrier amount              = 0.13145 nmol
initial bulk amount                 = 0.57641 nmol

final time to equilibrium     = 3 min
Total removed from carriers   = 0.1221 nmol
Total remaining in carriers   = 0.0093421 nmol
Total remaining in bulk       = 0.69852 nmol
Percent removed from carriers = 92.8928 %

---Stage 3---

initial bulk concentration          = 4.1514 nM
final bulk concentration            = 4.9653 nM
bulk percent change                 = 16.3917%
initial carrier concentration       = 70.7919 nM
initial carrier amount              = 0.0093421 nmol
initial bulk amount                 = 0.040967 nmol

final time to equilibrium     = 3 min
Total removed from carriers   = 0.0086782 nmol
Total remaining in carriers   = 0.00066396 nmol
Total remaining in bulk       = 0.049645 nmol
Percent removed from carriers = 92.8928 %

final bulk amount  = 0.0033096 nmol
final total amount = 0.0039736 nmol
overall reduction  = 99.9603 %

###Streptavidin washing###


---Stage 1---

initial bulk concentration          = 23.9902 nM
final bulk concentration            = 26.9175 nM
bulk percent change                 = 10.875%
initial carrier concentration       = 272.7273 nM
initial carrier amount              = 0.035991 nmol
initial bulk amount                 = 0.23674 nmol

final time to equilibrium     = 14 min
Total removed from carriers   = 0.032315 nmol
Total remaining in carriers   = 0.003676 nmol
Total remaining in bulk       = 0.26905 nmol
Percent removed from carriers = 89.7862 %

---Stage 2---

initial bulk concentration          = 1.6335 nM
final bulk concentration            = 1.9538 nM
bulk percent change                 = 16.3917%
initial carrier concentration       = 27.8557 nM
initial carrier amount              = 0.003676 nmol
initial bulk amount                 = 0.01612 nmol

final time to equilibrium     = 15 min
Total removed from carriers   = 0.0034097 nmol
Total remaining in carriers   = 0.00026636 nmol
Total remaining in bulk       = 0.019529 nmol
Percent removed from carriers = 92.7541 %

final bulk amount  = 0.001302 nmol
final total amount = 0.0015683 nmol
overall reduction  = 99.4249 %

###Antibody washing###


---Stage 1---

initial bulk concentration          = 0.58643 nM
final bulk concentration            = 0.65798 nM
bulk percent change                 = 10.875%
initial carrier concentration       = 6.6667 nM
initial carrier amount              = 0.00087977 nmol
initial bulk amount                 = 0.0057869 nmol

final time to equilibrium     = 17 min
Total removed from carriers   = 0.00078901 nmol
Total remaining in carriers   = 9.0766e-05 nmol
Total remaining in bulk       = 0.0065759 nmol
Percent removed from carriers = 89.683 %

---Stage 2---

initial bulk concentration          = 0.040335 nM
final bulk concentration            = 0.048242 nM
bulk percent change                 = 16.3917%
initial carrier concentration       = 0.6878 nM
initial carrier amount              = 9.0766e-05 nmol
initial bulk amount                 = 0.00039802 nmol

final time to equilibrium     = 18 min
Total removed from carriers   = 8.4099e-05 nmol
Total remaining in carriers   = 6.6675e-06 nmol
Total remaining in bulk       = 0.00048212 nmol
Percent removed from carriers = 92.6543 %

final bulk amount  = 3.2141e-05 nmol
final total amount = 3.8809e-05 nmol
overall reduction  = 99.4179 %
\end{verbatim}