\begin{verbatim}
###Biotin washing###


---Stage 1---

initial bulk concentration          = 879.6421 nM
final bulk concentration            = 986.9753 nM
bulk percent change                 = 10.875%
initial carrier concentration       = 10000 nM
initial carrier amount              = 1.3197 nmol
initial bulk amount                 = 8.6803 nmol

final time to equilibrium     = 3 min
Total removed from carriers   = 1.1917 nmol
Total remaining in carriers   = 0.12791 nmol
Total remaining in bulk       = 9.8721 nmol
Percent removed from carriers = 90.3071 %

---Stage 2---

initial bulk concentration          = 56.8419 nM
final bulk concentration            = 67.986 nM
bulk percent change                 = 16.3917%
initial carrier concentration       = 969.2905 nM
initial carrier amount              = 0.12791 nmol
initial bulk amount                 = 0.56092 nmol

final time to equilibrium     = 3 min
Total removed from carriers   = 0.11919 nmol
Total remaining in carriers   = 0.0087244 nmol
Total remaining in bulk       = 0.68011 nmol
Percent removed from carriers = 93.1795 %

---Stage 3---

initial bulk concentration          = 3.8769 nM
final bulk concentration            = 4.637 nM
bulk percent change                 = 16.3917%
initial carrier concentration       = 66.1106 nM
initial carrier amount              = 0.0087244 nmol
initial bulk amount                 = 0.038257 nmol

final time to equilibrium     = 3 min
Total removed from carriers   = 0.0081293 nmol
Total remaining in carriers   = 0.00059505 nmol
Total remaining in bulk       = 0.046387 nmol
Percent removed from carriers = 93.1795 %

final bulk amount  = 0.0030925 nmol
final total amount = 0.0036875 nmol
overall reduction  = 99.9631 %

###Streptavidin washing###


---Stage 1---

initial bulk concentration          = 23.9902 nM
final bulk concentration            = 26.9175 nM
bulk percent change                 = 10.875%
initial carrier concentration       = 272.7273 nM
initial carrier amount              = 0.035991 nmol
initial bulk amount                 = 0.23674 nmol

final time to equilibrium     = 13 min
Total removed from carriers   = 0.032344 nmol
Total remaining in carriers   = 0.0036466 nmol
Total remaining in bulk       = 0.26908 nmol
Percent removed from carriers = 89.8678 %

---Stage 2---

initial bulk concentration          = 1.6205 nM
final bulk concentration            = 1.9382 nM
bulk percent change                 = 16.3917%
initial carrier concentration       = 27.6332 nM
initial carrier amount              = 0.0036466 nmol
initial bulk amount                 = 0.015991 nmol

final time to equilibrium     = 13 min
Total removed from carriers   = 0.0033814 nmol
Total remaining in carriers   = 0.00026528 nmol
Total remaining in bulk       = 0.019372 nmol
Percent removed from carriers = 92.7253 %

final bulk amount  = 0.0012915 nmol
final total amount = 0.0015568 nmol
overall reduction  = 99.4292 %

###Antibody washing###


---Stage 1---

initial bulk concentration          = 0.58643 nM
final bulk concentration            = 0.65798 nM
bulk percent change                 = 10.875%
initial carrier concentration       = 6.6667 nM
initial carrier amount              = 0.00087977 nmol
initial bulk amount                 = 0.0057869 nmol

final time to equilibrium     = 16 min
Total removed from carriers   = 0.00078979 nmol
Total remaining in carriers   = 8.9987e-05 nmol
Total remaining in bulk       = 0.0065767 nmol
Percent removed from carriers = 89.7715 %

---Stage 2---

initial bulk concentration          = 0.039988 nM
final bulk concentration            = 0.047828 nM
bulk percent change                 = 16.3917%
initial carrier concentration       = 0.6819 nM
initial carrier amount              = 8.9987e-05 nmol
initial bulk amount                 = 0.00039461 nmol

final time to equilibrium     = 17 min
Total removed from carriers   = 8.3517e-05 nmol
Total remaining in carriers   = 6.4705e-06 nmol
Total remaining in bulk       = 0.00047812 nmol
Percent removed from carriers = 92.8096 %

final bulk amount  = 3.1875e-05 nmol
final total amount = 3.8345e-05 nmol
overall reduction  = 99.4248 %
\end{verbatim}